A entrada contém dois inteiros separados por espaço, \(n\) e \(m\), onde \(n\) (\(1 \leq n \leq 10\,000\)) é o comprimento da sequência de flores e  \(m\) (\(1 \leq m \leq 1\,000\)) é o número máximo permitido de flores iguais consecutivas.