A saída deve conter $k$ linhas. Cada linha deve indicar o momento em minutos em que a dose deve ser tomada e o nome do medicamento correspondente, respeitando a ordem cronológica.

Caso dois medicamentos devam ser tomados em um mesmo horário, o de maior prioridade deve aparecer primeiro na saída.