No primeiro caso de teste, há duas requisições, e cada servidor pode processar apenas uma requisição por vez. As requisições ocorrem nos instantes 0 e 1000 milissegundos. Como cada requisição leva exatamente 1000 milissegundos para ser concluída, a segunda começa exatamente quando a primeira termina. Assim, não há sobreposição de processamento, sendo necessário apenas um servidor ativo para atender todas as requisições sem atraso.

No segundo caso de teste, há três requisições e cada servidor pode lidar com até duas requisições simultaneamente. As requisições ocorrem nos instantes 1000, 1010 e 1999 milissegundos. Dessa forma, é possível dividir o processamento entre dois servidores, sendo que um ficará responsável pelas requisições no instante 1000 e 1010 e o outro pela requisição no instante 1999.