Está chovendo tanto na Obilândia que algumas goteiras apareceram dentro da casa
do prefeito. Uma delas faz a água escorrer verticalmente a partir de um ponto no
teto, em uma parede que possui várias prateleiras horizontais.

A parede é representada por uma matriz de $N$ linhas e $M$ colunas. O caractere
\texttt{.} representa parede seca, o caractere \texttt{\#} representa parte de
uma prateleira, e o caractere \texttt{o} representa o ponto inicial do vazamento.

Quando a água passa por uma posição livre, ela continua escorrendo para baixo. Se
a água encontra uma prateleira logo abaixo, ela também passa a escorrer
horizontalmente para a esquerda e para a direita sobre essa prateleira, até poder
voltar a escorrer para baixo.

Sua tarefa é determinar todas as posições da parede que ficarão molhadas pela
água.
