A primeira linha contém dois inteiros $N$ e $M$ ($3 \le N, M \le 500$),
respectivamente o número de linhas e de colunas da matriz.

As próximas $N$ linhas contêm, cada uma, uma sequência de $M$ caracteres entre
\texttt{.}, \texttt{\#} e \texttt{o}, representando a parede no início do
vazamento.

É garantido que $N$ é ímpar, existe exatamente um caractere \texttt{o} na
primeira linha, e não há prateleiras nas linhas ímpares, na primeira coluna nem
na última coluna.
