A entrada é composta por duas linhas. 
A primeira linha contém um inteiro \( n \) (\( 1 \leq n \leq 100 \)), representando o tamanho da sequência numérica. 
A segunda linha contém uma sequência de digitos de \( s \) de comprimento \( n \). 