A entrada é composta por duas linhas. 
A primeira linha contém um inteiro \( n \) (\( 1 \leq n \leq 1000 \)), representando o número de caracteres da sequência.
A segunda linha contém uma string \( s \) de comprimento \( n \), composta por letras minúsculas do alfabeto.