A entrada é composta por duas linhas. 
A primeira linha contém um inteiro \( n \) (\( 1 \leq n \leq 10^5 \)), representando o número de elementos da sequência. 
A segunda linha contém \( n \) inteiros \( a_1, a_2, \ldots, a_n \) (\( -10^4 \leq a_i \leq 10^4 \)), separados por espaços, correspondentes aos elementos da sequência.
