A primeira linha contém dois inteiros $n$ e $k$, onde $n$ $(1 \le n \le 3\,000)$ representa o número de medicamentos prescritos, e $k$ $(1 \le k \le 10\,000)$ representa a quantidade de doses que deverão ser listadas pelo programa.

Em seguida, seguem $n$ linhas, cada uma contendo um nome de medicamento e um número inteiro $f$, onde o nome é uma sequência de letras maiúsculas ou minúsculas de tamanho entre 1 e 15, e $f$ $(1 \le f \le 3\,000)$ representa a frequência em minutos com que o medicamento deve ser tomado.

Os medicamentos são dados em sua ordem de preferência, sendo a primeira medicação descrita a de maior preferência e a última a de menor preferência.
