A entrada é composta por \( n + 1 \) linhas. Na primeira linha, há dois inteiros \( n \) e \( m \) (\( 1 \leq n, m \leq 1000 \)), representando respectivamente o número de linhas e de colunas da grade.
Cada uma das próximas \( n \) linhas contém \( m \) inteiros \( a_{i,j} \) (\( 1 \leq a_{i,j} \leq 100 \)), representando o custo da célula na linha \( i \) e coluna \( j \).
