A entrada é composta por duas linhas.
A primeira linha contém um inteiro \( n \) (\( 1 \le n \le 1000 \)), representando o comprimento da barra de aço.
A segunda linha contém \( n \) inteiros positivos \( p_1, p_2, \ldots, p_n \), onde \( 1 \le p_i \le 10000 \), e \( p_i \) indica o preço de uma barra de comprimento \( i \).